Retrouvez-nous sur
trains.lrpresse.com

nouvelles couv?

Les guides pratiques du train miniature

texte 4eme

automatisez  votre réseau

Concevoir un projet avec Arduino  et l’Intelligence Artificielle

Commander la signalisation lumineuse de votre réseau en fonction de la position des trains ou des aiguilles, utiliser des servomoteurs pour commander vos barrières de PN, des écrans LCD pour contrôler un automatisme, des moteurs pas à pas pour commander une plaque tournante, et bien d’autres choses encore... Telle est l’ambition de ce guide pratique : vous faire démarrer dans ce domaine en proposant de nombreux montages pour les réseaux de trains miniatures, montages relativement simples puisque ce guide s’adresse essentiellement à des débutants.
Après quelques considérations théoriques sur l’électronique programmable et ce qui constitue l’univers des cartes à base de microcontrôleur (Arduino ou autre), vous trouverez dans ce guide des explications sur le principe de fonctionnement ainsi qu’un plan de câblage des composants. Peu importe que votre réseau soit analogique ou numérique, la plupart des montages fonctionneront sur l’un comme sur l’autre. Seuls quelques montages sont spécifiques à l’analogique et ils sont repérés dans ce cas.
La dernière partie du guide est faite pour vous permettre d’aller plus loin, en proposant des montages plus sophistiqués, permettant par exemple la création d’objets connectés.

09

Les Guides Pratiques du train Miniature - Automatisez votre réseau

code barre / ISBN

automatisez votre réseau

Automatisez votre réseau

Concevoir un projet avec Arduino et l’Intelligence Artificielle

Éditions LR Presse

texte rabat

Chez le même éditeur :
Chemins de fer réels
Les 141 TA et le dépôt d´Ussel, par P. Robinet, 2017
Conducteur de train à la SNCF, mon métier, ma vie, par S. Assez, 2017
Les Carnets de Robert Nobécourt, 2018-2020, 3 fascicules
Toutes les lignes et gares de France en cartes, par C. Lamming, 2019
Les 230 P8, par  V. Conrad, 2019
Les tramways de Valenciennes, par Cl. Wagner, 2019
Le réseau Breton, tome 1, par D. Paris et P-H. Emangard, 2020
Le réseau Breton, tome 2, par D. Paris et P-H. Emangard, 2021
Trains d’exception, par J-M. Dupuy et P-Y. Toussirot, 2022
Modélisme ferroviaire
Trains miniatures, découverte d’une passion, par C. Lamming, 2005
Le réseau miniature, série de guides pratiques pour réaliser un réseau, ouvrage collectif, 2000-2008
Collection B.A.-BA, 24 tomes
Un talent naturel, par M. Ackle, 2019
Divoc Baie, un réseau avec les moyens du bord, par F. Fontana, 2020
Jouets de collection
Jouef, les petits trains de notre enfance, par C. Lamming, 2005
Un siècle de trains miniatures en France 1915-2015, par C. Lamming, 2015
Fournereau trois générations de passion pour le modélisme ferroviaire, par Th. Pointet, 2017
VB, la grande marque des petits trains, par F. Robein, 2018
50 ans de trains miniatures H0 en France, par F. Robein, 2020
Dans la même collection « Les guides pratiques du train miniature »

Bien débuter  avec l’échelle N

Signalisation  du réseau miniature

Comment tracer votre réseau

Les commandes numériques

couv #7

L’électricité du réseau

Voies réelles & voies modèles

50 plans
et projets

Animez votre réseau (tome1)